η/d_{ch}Nd

10^210^310

πp/

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1 = 1 MeV Bμ = 170 MeV, ch , T et al.

Cleymans = 1 MeV Bμ = 164 MeV, ch , T et al.

Andronic

= 2.76 TeV NNs ALICE, Pb-Pb, = 200 GeV NNs BRAHMS, Au-Au, = 200 GeV NNs PHENIX, Au-Au, (a)